ParEstSt;FstTransfor;SndTransfor;Period;Constant;Dif;AR;MA;
ParamEst;0.000000;0.000000;52.000000;0.000000; 1.000000-B;SetOfPolyn(   1.000000,  1.000000 ) ;SetOfPolyn(   1.000000-0.100000*B,  1.000000 ) ;
