InputWidthName;Omega;X;
; 0.100000;"I1";
; 0.100000;"I2";
; 0.100000;"I3";
; 0.100000;"I4";
; 0.100000;"I5";
; 0.100000;"I6";
; 0.100000;"I7";
; 0.100000;"I8";
; 0.100000;"I9";
; 0.100000;"I10";
; 0.100000;"I11";
; 0.100000;"I12";
; 0.100000;"I13";
; 0.100000;"I14";
; 0.100000;"I15";
; 0.100000+0.100000*B+0.100000*B^2;"I16";
; 0.100000+0.100000*B+0.100000*B^2;"I17";
; 0.100000;"I18";
; 0.100000;"I19";
; 0.100000;"I20";
; 0.100000;"I21";
; 0.100000;"I22";
; 0.100000;"I23";
; 0.100000;"I24";
; 0.100000;"I25";
; 0.100000;"I26";
; 0.100000;"I27";
; 0.100000;"I28";
; 0.100000;"I29";
; 0.100000;"I30";
; 0.100000;"I31";
; 0.100000;"I32";
; 0.100000;"I33";
; 0.100000;"I34";
; 0.100000+0.100000*B;"I35";
; 0.100000+0.100000*B;"I36";
; 0.100000+0.100000*B;"I37";
; 0.100000+0.100000*B;"I38";
; 0.100000;"I39";
